Copyright: Created by SSHC 1.9.1 (  Monday, October 16, 2000 15:06:41). Copyright (C) 1992-99 Michael Haydn


Unitor8-Modul

Das Unitor8-Modul unterstützt den Emagic Unitor8, Unitor8 MkII, AMT8 und MT4. Dabei werden alle an einem Port des Computers angeschlossenen Unitor8 wie ein virtuelles Gerät betrachtet. Dadurch ist das Erstellen von geräteübergreifenden Patches besonders übersichtlich.

siehe auch: Installation, MIDI, Scan


Unitor8

MIDI-Interface mit SMPTE-Synchronisation.

Sofern nicht besonders gekennzeichnet, ist mit "Unitor8" beliebig ein Unitor8, Unitor8 MkII, AMT8 oder MT4 gemeint.

Unterschiede zu Unitor8 MkII, AMT8 und MT4:

•	kein USB

•	Mac Thru Schalter

Unterschiede zu AMT8 und MT4:

•	SMPTE-Synchronisation

•	Firmware-Update

•	Click-Eingang

Unterschiede zu MT4:

•	serielle Ports

•	8 Eingänge statt 2

•	8 Ausgänge statt 4

•	Filter konfigurierbar

•	8-fach kaskadierbar

Alle Daten des Unitor8 werden unterstützt.

Patch

Computer Mode Setup

Patch Mode Setup

Click Input Setup

Global Setup

siehe auch: MIDI, Scan


Unitor8 MkII

MIDI-Interface mit SMPTE-Synchronisation.

Unterschiede zu Unitor8:

•	USB

•	kein Mac Thru Schalter

Unterschiede zu AMT8 und MT4:

•	SMPTE-Synchronisation

•	Firmware-Update

•	Click-Eingang

Unterschiede zu MT4:

•	serielle Ports

•	8 Eingänge statt 2

•	8 Ausgänge statt 4

•	Filter konfigurierbar

•	8-fach kaskadierbar

Alle Daten des Unitor8 MkII werden unterstützt.

Patch

Computer Mode Setup

Patch Mode Setup

Click Input Setup

Global Setup

siehe auch: MIDI, Scan


AMT8

MIDI-Interface

Unterschiede zu Unitor8:

•	USB

•	kein Mac Thru Schalter

Unterschiede zu Unitor8 und Unitor8 MkII:

•	keine SMPTE-Synchronisation

•	kein Firmware-Update

•	kein Click-Eingang

Unterschiede zu MT4:

•	serielle Ports

•	8 Eingänge statt 2

•	8 Ausgänge statt 4

•	Filter konfigurierbar

•	8-fach kaskadierbar

Alle Daten des AMT8 werden unterstützt.

Patch

Computer Mode Setup

Patch Mode Setup

Global Setup

siehe auch: MIDI, Scan


MT4

MIDI-Interface

Unterschiede zu Unitor8:

•	USB

•	kein Mac Thru Schalter

Unterschiede zu Unitor8 und Unitor8 MkII:

•	keine SMPTE-Synchronisation

•	kein Firmware-Update

Unterschiede zu Unitor8, Unitor8 MkII und AMT8:

•	keine seriellen Ports

•	2 Eingänge statt 8

•	4 Ausgänge statt 8

•	Filter nicht konfigurierbar

•	nicht kaskadierbar

Alle Daten des MT4 werden unterstützt.

Patch

Global Setup

siehe auch: MIDI, Scan


Credits

Anleitung           : Clemens Haas, Michael Haydn

Help-Datei Anpassung: Michael Haydn


Installation

Die Installation ist wirklich denkbar einfach: Sie brauchen nur die Hardware-Komponenten miteinander zu verbinden und die Kontrollsoftware zu installieren.

Installation – Allgemein

Installation – MacOS

Installation – Windows

Unitor8 an zwei Computern gleichzeitig


Installation – Allgemein

Im einzelnen:

•	Stecken Sie das Kabel des Netzgerätes in die Stromversorgungs-Buchse des Unitor8 und das Steckernetzteil in eine Steckdose •	Verbinden Sie die MIDI OUTs Ihrer MIDI-Geräte mit den MIDI INs des Unitor8, und natürlich umgekehrt die MIDI INs Ihrer MIDI-Geräte mit den MIDI OUTs des Unitor8.
Bei MIDI-Geräten, die nur MIDI-Daten senden, aber keine MIDI-Daten empfangen, wie z.B. Master-Keyboards, Drum Pads oder Faderboxen, reicht es aus, deren MIDI OUT mit einem MIDI IN des Unitor8 zu verbinden.

Umgekehrt müssen MIDI-Geräte wie Sound-Module oder Sampler nicht unbedingt MIDI-Daten zum Sequenzer senden, so dass es hier genügt, deren MIDI IN mit einem MIDI OUT des Unitor8 zu verbinden. Falls Sie aber die Sounds Ihrer Klangerzeuger mit einer Software wie SoundDiver verwalten und editieren wollen, ist für die Übertragung der MIDI-SysEx-Daten eine Verbindung in beiden Richtungen nötig. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, für MIDI-Hin- und Rückleitung jeweils gleich bezifferte Buchsen an Ihrem Unitor8 zu verwenden, um Unklarheiten zu vermeiden.

•	Falls Sie den SMPTE/LTC-Synchronizer des Unitor8 nutzen wollen, verbinden Sie bitte den LTC-Ausgang des Unitor8 mit dem Audioeingang der Tonspur, auf der der LTC aufgezeichnet werden soll und den Ausgang derselben Tonspur mit dem LTC-Eingang des Unitor. •	Falls Sie den SMPTE/VITC-Synchronizer des Unitor8 und/oder die Möglichkeit der Timecode-Einblendung ins Videobild nutzen wollen, verbinden Sie den Video-Ausgang Ihres Videorecorders mit dem Video-Eingang des Unitor8, sowie den Video-Ausgang des Unitor8 mit dem Video-Eingang Ihres Bild-Monitors (oder Fernsehgerätes).

Falls Ihr Videorecorder und/oder Ihr Bild-Monitor (Fernsehgerät) nicht über die notwendigen Anschlussbuchsen verfügen, besorgen Sie sich bei einem Fachhändler die passenden Adapter auf S-Video (z.B. Koax oder Scart auf S-Video).

Zur Installation auf Windows-Rechnern lesen Sie bitte weiter im Abschnitt »Installation – (Windows)«.


Installation – MacOS

Der Unitor8 kann an MacOS-Computern entweder über USB oder über einen seriellen Port angeschlossen werden. Falls Ihr MacOS-Computer mit einem USB-Port ausgestattet ist, sollten Sie die USB-Variante vorziehen.

Tips für die Portauswahl (Mac)

Installation – USB (Mac)

Kaskadierung über USB (Mac)

Installation – serielle Schnittstelle

Kaskadierung über serielle Schnittstelle

OMS-Treiber


Tips für die Portauswahl (Mac)

Modem/Printer oder USB?

Einen oder zwei serielle Ports?

Unitor8 ohne USB an G3/G4

Unitor8 ohne USB an iMac

Mehrere Unitor8-Ketten am USB-Port (Mac)


Modem/Printer oder USB?

Falls Ihr MacOS-Computer über einen USB-Port verfügt und einer Ihrer Unitor8 ebenso (also Unitor8 Mk II oder AMT8), sollten Sie über USB anschließen. Der Geschwindigkeitsvorteil ist so groß, dass Sie evtl. sogar AMT abschalten können.

Allerdings können nur Logic Audio 4.0.1 oder neuer sowie SoundDiver 2.1 oder neuer die Unitor8-Geräte über USB ohne OMS ansteuern. Für andere Programme ist OMS (und der zugehörige Unitor8 OMS-Treiber) erforderlich. Falls Ihr MacOS-Computer auch über eine serielle Schnittstelle verfügt, ist es womöglich sinnvoller, diese zu verwenden, insbesondere wenn Sie Software von Drittherstellern verwenden wollen, die OMS nicht unterstützt.

Falls Sie mehrere Unitor8 haben, können Sie auch USB und serielle Ports gleichzeitig benutzen. Das ist sogar erforderlich, falls Sie mehr als acht Unitor8 haben, denn am USB-Port kann z.Zt. nur eine Kette von bis zu acht Unitor8 angeschlossen werden.

Mit einem MacOS-Computer, der über zwei serielle Schnittstellen verfügt sowie eine USB-Karte installiert hat (Details siehe Abschnitt »Installation – USB (Mac)«) können Sie bis zu 24 Unitor8 anschließen und haben somit bis zu 192 MIDI-Ein- und -Ausgänge bzw. bis zu 3.072 MIDI-Kanäle zur Verfügung.


Einen oder zwei serielle Ports?

Falls Sie mehrere Unitor8 haben, können Sie an einer seriellen Schnittstelle jeweils bis zu acht anschließen – oder die Geräte an beiden Ports verteilen.

Folgende Gesichtspunkte sprechen für Anschluss an nur einem Port:

•	Es muss nur ein Kabel zwischen Computer und Unitor8-Kette verlegt werden. Das erlaubt eine bequemere Installation, insbesondere wenn der Computer in einem Maschinenraum steht (dann ist ein langes Kabel erforderlich, was durch einen Kabelkanal verlegt werden muss).

•	Weil es nur ein Kabel gibt, hat man eine potenzielle Fehlerquelle weniger. Die MiniDIN-Stecker können nicht verschraubt werden und können daher schon mal aus der Buchse rutschen.

•	Mit AMT ist der Geschwindigkeitsvorteil von zwei Ports egalisiert, außer es kommen extrem hohe Datendichten vor.

•	Im Patch Mode können beliebige Verbindungen zwischen allen MIDI-Ports aller Unitor8 hergestellt werden. Falls Sie also öfters mal vom Masterkeyboard aus bestimmte Klangerzeuger ansprechen wollen, ohne den Computer einschalten zu müssen, ist das ein wichtiger Punkt.

Für den Anschluss zweier Unitor8-Ketten an Modem- und Printerport sprechen:

•	Falls Sie mehr als acht Unitor8 haben, bleibt Ihnen keine andere Wahl; dann müssen Sie zwei serielle Ports verwenden (oder einen seriellen Port und den USB-Port, falls vorhanden)

•	Höherer Datendurchsatz; insbesondere besseres Timing, wenn AMT nicht verwendet wird.

•	Falls Sie MTP-kompatible Software von Fremdherstellern ohne Einsatz von OMS verwenden wollen, können Sie maximal 32 MIDI-Ports ansprechen; bei Verwendung nur eines Computer-Ports nur maximal 16.

Es gehen Gerüchte um, dass der Printer Port einiger Mac-Modelle unzuverlässig sei. Das können wir aber nicht bestätigen; in unseren Tests funktionierte dieser einwandfrei.


Unitor8 ohne USB an G3/G4

Kann ich einen Unitor8 ohne USB an einen blau-weißen G3 oder G4 anschließen?

Ja, wenn Sie einen GeeThree »Stealth« oder einen Griffin »gPort« installieren.

Diese Erweiterungen sind 100% kompatibel zu einem »normalen« Modem Port. Fast Mode und AMT werden unterstützt. Allerdings verlieren Sie dabei die Möglichkeit, ein internes Modem zu installieren.

Die zugehörige Systemerweiterung (»Stealth Serial Port 1.0.2« bzw. »gPort Driver«) ist erforderlich, falls Sie Logic Audio 4.0.1 oder SoundDiver 2.1 oder neuer einsetzen. Diese Versionen fragen das Vorhandensein der serielle Ports ab. Ohne diese Systemerweiterung ist dem System nicht bekannt, dass der Stealth oder gPort installiert ist, und der Modem Port ist in Logic bzw. SoundDiver nicht verfügbar.


Unitor8 ohne USB an iMac

Kann ich einen Unitor8 ohne USB an einen Mac ohne serielle Schnittstelle (z.B. iMac) anschließen?

Nur als zweites Gerät in einer Kette, wobei das erste Gerät ein Unitor8 Mk II oder AMT8 sein muss, der am Mac über USB angeschlossen ist.

Die erhältlichen USB-Seriell-Adapter funktionieren nicht mit MIDI-Interfaces, da sie externe Taktung nicht erlauben.


Mehrere Unitor8-Ketten am USB-Port (Mac)

Kann ich mehrere Unitor8-Ketten an den USB-Port anschließen?

Der USB-Standard (und auch der Unitor8 USB-Treiber) würde das zwar erlauben, aber die Portzuordnung wäre nur dann eindeutig, wenn Sie die an USB angeschlossenen Unitor8 immer in genau der gleichen Reihenfolge einschalten würden. In vielen Studios hängen aber alle MIDI-Geräte an einem gemeinsamen Netzschalter, somit wäre das nicht gegeben.

Logic und SoundDiver erlauben zudem z.Zt. »nur« maximal drei Unitor8-Ketten, also maximal 192 MIDI Ins und Outs. Eine Erweiterung auf noch mehr Ketten würde eine Songdatei-Formatänderung erfordern.

Da aber das Unitor8-System eine Verkettung von bis zu acht Geräten erlaubt, sollten Sie wohl erst sehr spät auf dieses Problem stoßen. Falls Sie wirklich mehr als 64 MIDI Ins oder Outs benötigen, sollten Sie eine zweite Unitor8-Kette an einen seriellen Port anschließen (siehe auch Abschnitt »Kann ich einen Unitor8 ohne USB an einen blau-weißen G3 anschließen?«).


Installation – USB (Mac)

Diese Installationsvariante ist nur bei MacOS-Computern mit eingebauter USB-Schnittstelle (z.B. iMac oder blau/weißer Power Macintosh G3) oder wenn in Ihrem MacOS-Computer eine USB-PCI-Karte eingebaut ist, welche von Apple unterstützt wird (z.B. die KeySpan USB Card).

Falls dies nicht zutrifft, schließen Sie Ihren Unitor8 bitte über eine serielle Schnittstelle an (siehe Abschnitt »Installation – serielle Schnittstelle«).

•	Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM ein und starten Sie die Installation (falls diese das nicht schon automatisch tut). Es wird die Software Unitor8 Control, der USB-Treiber sowie der OMS-Treiber installiert. Ein Neustart ist nicht erforderlich.

•	Verbinden Sie Ihren Unitor8 über das USB-Kabel mit einem USB-Anschluss Ihres MacOS-Computers.

•	Schalten Sie den Unitor8 ein.

Falls die Meldung erscheint: »Die für das USB-Gerät "Unbekanntes Gerät" benötigte Software konnte nicht gefunden werden. Bitte lesen Sie die Dokumentation zu diesem Gerät, um die benötigte Software zu installieren.«, müssen Sie die Installation der mitgelieferten CD-ROM nachholen und dann den Unitor8 aus- und wieder einschalten.

Sie sollten immer die neueste MacOS-Version verwenden, zumindest aber 8.6. Die USB-Anbindung wurde in dieser Version stark verbessert, was sich insbesondere positiv auf das Timing auswirken sollte.

Die Installation ist damit schon erledigt. Schalten Sie jetzt Ihren Unitor8, Ihre MIDI-Geräte, Ihre Bandmaschine und/oder Ihren Videorecorder sowie Ihren Computer ein und starten Sie Unitor8 Control oder Ihre Sequenzer-Software.

Nur Emagic Logic Audio 4.0.1 oder höher sowie SoundDiver 2.0.7 oder höher können einen an USB angeschlossenen Unitor8 direkt ansprechen. Software von anderen Herstellern müssen dagegen mit OMS betrieben werden.

Falls Sie OMS nicht verwenden wollen, müssen Sie den Unitor8 ansonsten an einen seriellen Port anschließen.

Falls Sie mehrere Unitor8 haben, fahren Sie bitte im folgenden Abschnitt fort, ansonsten lesen Sie bitte in Abschnitt »OMS-Treiber« weiter.


Kaskadierung über USB (Mac)

Falls Sie weitere Unitor8-Einheiten an einem über USB angeschlossenen Unitor8 installieren wollen, verbinden Sie den ersten Unitor8 mit dem zweiten über das RS-422-Kabel (»Mac«) und nicht das RS-232-Kabel.

Um den ersten mit dem zweiten Unitor8 zu verbinden, können Sie nicht das RS-232-Kabel verwenden, da der RS-232-Port nicht gleichzeitig mit dem USB-Port verwendet werden kann.

Bei mehr als zwei Unitor8 verbinden Sie den zweiten mit dem dritten dann über das RS-232-Kabel, den dritten mit dem vierten wiederum über das RS-422-Kabel und so weiter. Sie können auf diese Weise bis zu acht Unitor8-Einheiten an der USB-Schnittstelle des MacOS-Computers installieren.

Sie können Unitor8 Mk II, AMT8 und alten Unitor8 in beliebiger Reihenfolge kaskadieren. In dieser Hinsicht sind diese drei Modelle völlig identisch. Es ist allerdings wichtig, dass die RS-232 Schnittstelle des ersten Unitor8 frei bleibt. Sie müssen also den ersten mit dem zweiten Unitor8 über RS-422 verbinden.

Bitte lesen Sie weiter im Abschnitt »OMS-Treiber«.


Installation – serielle Schnittstelle

Diese Installationsvariante ist nur bei MacOS-Computern möglich, die über mindestens eine eingebaute serielle Schnittstelle (Modem Port oder Printer Port) verfügen. Dazu gehören auch blau/weiße (»Yosemite«) Power Macintosh G3 mit eingebauter »Stealth«-Karte von GeeThree oder »gPort« von Griffin Technology. Nicht geeignet sind dagegen Adapter von USB auf seriell (wie z.B. »iPort« von Griffin Technology oder USB Serial Adapter von KeySpan), da diese die externe Taktung nicht unterstützen. In diesem Fall sollten Sie Ihren Unitor8 über USB anschließen (siehe Abschnitt »Installation – USB (Mac)«).

•	Verbinden Sie Ihren Unitor8 über das RS-422-Kabel mit einer seriellen Schnittstelle Ihres MacOS-Computers.

•	Falls Sie einen Mac IIfx, Quadra 900 oder Quadra 950 haben, müssen Sie das Kontrollfeld »Serieller Umschalter« installieren (sofern noch nicht vorhanden) und dort »Kompatibel« anwählen.

•	Installieren Sie die Software Unitor8 Control auf Ihrem MacOS-Computer

•	Falls Sie ein weiteres Gerät besitzen, das auf die gleiche serielle Schnittstelle des Computers wie Ihr Unitor8 zurückgreift (z.B. Drucker oder Modem), dann benötigen Sie eine Umschaltbox, an die Unitor8 und dieses Gerät angeschlossen werden. Natürlich können Sie nur eins von beiden gleichzeitig benutzen.

Bevor Sie MIDI-Software starten, sollten Sie die Umschaltbox immer erst auf den Unitor8 schalten, da er sonst nicht erkannt wird.

Die Installation ist damit schon erledigt. Schalten Sie jetzt Ihren Unitor8, Ihre MIDI-Geräte, Ihre Bandmaschine und/oder Ihren Videorecorder sowie Ihren Computer ein und starten Sie Unitor8 Control oder Ihre Sequenzer-Software.

Falls Sie mehrere Unitor8 haben, fahren Sie bitte in Abschnitt »Kaskadierung über serielle Schnittstelle« fort, ansonsten lesen Sie bitte in Abschnitt »OMS-Treiber« weiter.


Kaskadierung über serielle Schnittstelle

Falls Sie weitere Unitor8-Einheiten an einem am seriellen Port angeschlossenen Unitor8 installieren wollen, verbinden Sie den ersten Unitor8 mit dem zweiten über das RS-232-Kabel, den zweiten mit dem dritten dann über das RS-422-Kabel, den dritten mit dem vierten wiederum über das RS-232-Kabel und so weiter. Sie können auf diese Weise bis zu acht Unitor8-Einheiten pro serielle Schnittstelle des MacOS-Computers installieren.

Sie können Unitor8 Mk II, AMT8 und alten Unitor8 in beliebiger Reihenfolge kaskadieren. In dieser Hinsicht sind diese drei Modelle völlig identisch.

Bitte lesen Sie weiter im Abschnitt »OMS-Treiber«.


OMS-Treiber

Falls Sie Ihren Unitor8 unter OMS (Open Music System, hieß früher einmal »Opcode MIDI System«) betreiben wollen, müssen Sie natürlich die OMS-Software installieren. Für OMS gibt es einen eigenen Treiber für Unitor8. Der bei OMS mitgelieferte MTP-Treiber erkennt zwar den ersten Unitor8, aber eben nur diesen und nur im langsamen 1 MHz-Modus und nur an den seriellen Schnittstellen.

Der Unitor8 OMS-Treiber (Dateiname »Unitor8 OMS Driver«) muss in den Ordner »OMS Folder« im Systemordner kopiert werden. Starten Sie jetzt »OMS Setup« und lassen Sie es nach Interfaces suchen.

Um die am USB-Port angeschlossenen Unitor8 zu erkennen, wird Version 1.1 oder höher des Unitor8 OMS Driver benötigt.

Falls OMS den Unitor8 bereits als MTP erkannt hat, aber stattdessen der Unitor8 OMS-Treiber verwendet werden soll, starten Sie einfach »OMS Setup«, wählen den Menüpunkt »Studio > MIDI Cards & Interfaces...« und dann »Update Setup«.

Wenn Sie Logic verwenden und OMS nicht benötigen, sollten Sie es deinstallieren oder in Logic deaktivieren, um das Timing der MIDI-Kommunikation zu verbessern.


Installation – Windows

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuches kann der Unitor8 nur am COM-Port angeschlossen werden. Bitte lesen Sie in der Liesmich-Datei auf der CD nach, ob sich dies mittlerweile geändert hat.

Wenn der für USB erforderliche Treiber verfügbar ist, können Sie diesen auf unserem Web Site www.emagic.de/german/support/download  herunterladen.

Tips für die Portauswahl (Windows)

Kein COM-Port frei?

Installation – USB (Windows)

Kaskadierung über USB (Windows)

Installation – COM-Port

Treiberinstallation – Windows 95/98

Treiberinstallation – Windows 2000

Kaskadierung über COM-Port (Windows)

Konfiguration des Windows-Treibers

Treiber aktualisieren


Tips für die Portauswahl (Windows)

COM-Port oder USB?

Wie viele COM-Ports kann ich verwenden?

Mehrere Unitor8-Ketten am USB-Port (Windows)


COM-Port oder USB?

Mit einem MT4 gibt es nur eine Möglichkeit: USB.

Falls Ihr PC über einen USB-Port verfügt und einer Ihrer Unitor8 ebenso (also Unitor8 Mk II oder AMT8), sollten Sie über USB anschließen. Der Geschwindigkeitsvorteil ist so groß, dass Sie evtl. sogar AMT abschalten können.

Falls Sie mehrere Unitor8 haben, können Sie auch USB und COM-Port gleichzeitig benutzen. Das ist sogar erforderlich, falls Sie mehr als acht Unitor8 haben, denn am USB-Port kann z.Zt. nur eine Kette von bis zu acht Unitor8 angeschlossen werden.

Mit einem PC, der sowohl über einen COM-Port als auch über einen USB-Port verfügt (Details siehe Abschnitt »Installation – USB (Mac)«) können Sie bis zu 16 Unitor8 anschließen und haben somit bis zu 128 MIDI-Ein- und -Ausgänge bzw. bis zu 2.048 MIDI-Kanäle zur Verfügung.


Wie viele COM-Ports kann ich verwenden?

Der Unitor8-Treiber unterstützt z.Zt. nur einen COM-Port. An diesem können aber bis zu acht Unitor8 kaskadiert werden (siehe Abschnitt »Kaskadierung über COM-Port (Windows)«).


Mehrere Unitor8-Ketten am USB-Port (Windows)

Kann ich mehrere Unitor8-Ketten an den USB-Port anschließen?

Der USB-Standard (und auch der Unitor8 USB-Treiber) würde das zwar erlauben, aber die Portzuordnung wäre nur dann eindeutig, wenn Sie die an USB angeschlossenen Unitor8 immer in genau der gleichen Reihenfolge einschalten würden. In vielen Studios hängen aber alle MIDI-Geräte an einem gemeinsamen Netzschalter, somit wäre das nicht gegeben.

Der Unitor8-Treiber kann am USB-Port z.Zt. nur einen Unitor8 MkII/AMT8-Strang sowie ein MT4 voneinander unterscheiden. Weitere direkt an USB angeschlossene Unitor8 MkII, AMT8 oder MT4 werden zwar erkannt; die Reihenfolge der MIDI-Ports ist dann aber zufällig.


Kein COM-Port frei?

Unter Umständen haben Sie das Problem, dass bereits alle COM-Ports mit anderen Geräte belegt sind. Hier einige Tips, wie Sie einen zusätzlichen COM-Port erhalten können:

•	Falls Sie die Maus an einem COM-Port angeschlossen haben und Ihr Computer über einen PS/2-Mausanschluss verfügt, können Sie die Maus u.U. auch am PS/2-Port des Computers anschließen. Sie können das an der Beschriftung an der Unterseite der Maus erkennen (z.B. »Serial and PS/2 Compatible«). Bei der Maus sollte auch ein entsprechender Adapter mitgeliefert worden sein (meistens von PS/2 auf DB9).

Sogenannte OEM-Mäuse (also Mäuse, die mit einem PC mitgeliefert werden), haben diese Möglichkeit meistens nicht.

Möglicherweise ist der PS/2-Anschluss noch nicht aktiviert. Entweder muss auf der Hauptplatine eine Brücke gesteckt werden, oder im BIOS muss der PS/2-Interrupt aktiviert werden (siehe Handbuch der Hauptplatine). Beim folgenden Neustart sollte die Maus bereits am PS/2-Port angeschlossen sein, damit sie vom Windows-Plug & Play erkannt wird.

Falls Ihr Computer über zwei PS/2-Ports verfügt, sollten Sie darauf achten, die Maus am PS/2-Mausanschluss und nicht am PS/2-Tastaturanschluss anzustecken.

Der PS/2-Anschluss benötigt einen zusätzlichen Interrupt. Das kann u.U. problematisch werden.

•	Eine serielle Maus kann auch an der »Thru«-Buchse des Logic-Dongles angeschlossen werden.

Falls dies nicht funktioniert (insbesondere mit einer IntelliMouse), wenden Sie sich bitte an Emagic.

•	Seit Logic-Version 3.6 kann der Unitor8 an der Thru-Buchse des Logic-Dongle angeschlossen werden. Siehe auch Abschnitt »Installation – COM-Port«.

•	Falls Sie ein externes Modem haben, können Sie es u.U. auch am Logic-Dongle betreiben. Sie müssen dann im Kontrollfeld »Modem« den COM-Port entsprechend ändern.

Von ISA-Karten mit zusätzlichen COM-Ports (COM3 und COM4) sollten Sie Abstand nehmen. Diese teilen sich meistens die Interrupts von COM1 und COM2. Daher können COM1 und COM3 bzw. COM2 und COM4 nur abwechselnd, aber nicht gleichzeitig benutzt werden.

Das kann allerdings praktisch für die Verwendung eines Modems an COM4 sein, wenn der Unitor8 an COM2 hängt. Es kommt wohl äußerst selten vor, dass Modem und Unitor8 gleichzeitig benutzt werden.

•	Als letzten Ausweg können Sie Modem (oder ein anderes Gerät, was einen COM-Port erfordert und beim Benutzen von MIDI-Software nicht benötigt wird) und Unitor8 am gleichen COM-Port über eine RS-232-Umschaltbox anschließen.


Installation – USB (Windows)

Diese Installationsvariante ist nur mit PCs mit USB-Schnittstelle und Windows 98 möglich.

Ein USB-Treiber für Windows 2000 ist in Vorbereitung.

Falls dies nicht zutrifft, schließen Sie Ihren Unitor8 bitte über einen COM-Port an (siehe Abschnitt »Installation – COM-Port«).

•	Verbinden Sie Ihren Unitor8 über das USB-Kabel mit einem USB-Anschluss Ihres PCs.

•	Schalten Sie den Unitor8 ein (nicht erforderlich bei MT4). Windows sollte den Unitor8 jetzt erkennen.

Für die Treiberinstallation siehe die separate Liesmich-Datei auf der Hardware-CD.

Es ist möglich, einen Unitor8 MkII/AMT8-Strang mit bis zu acht Geräten sowie ein MT4 parallel über USB anzuschließen.

Es ist nicht möglich, mehrere Unitor8 MkII/AMT-Stränge oder mehrere MT4 parallel über USB anzuschließen.

Kaskadierung über USB (Windows)


Kaskadierung über USB (Windows)

Falls Sie weitere Unitor8-Einheiten an einem über USB angeschlossenen Unitor8 installieren wollen, verbinden Sie den ersten Unitor8 mit dem zweiten über das RS-422-Kabel (»Mac«) und nicht das RS-232-Kabel.

Um den ersten mit dem zweiten Unitor8 zu verbinden, können Sie nicht das RS-232-Kabel verwenden, da der RS-232-Port nicht gleichzeitig mit dem USB-Port verwendet werden kann.

Bei mehr als zwei Unitor8 verbinden Sie den zweiten mit dem dritten dann über das RS-232-Kabel, den dritten mit dem vierten wiederum über das RS-422-Kabel und so weiter. Sie können auf diese Weise bis zu acht Unitor8-Einheiten an der USB-Schnittstelle des Computers installieren.

Sie können Unitor8 Mk II, AMT8 und alten Unitor8 in beliebiger Reihenfolge kaskadieren. In dieser Hinsicht sind diese drei Modelle völlig identisch. Es ist allerdings wichtig, dass die RS-232 Schnittstelle des ersten Unitor8 frei bleibt. Sie müssen also den ersten mit dem zweiten Unitor8 über RS-422 verbinden.


Installation – COM-Port

•	Verbinden Sie Ihren Unitor8 über das mitgelieferte RS-232-Kabel mit einem seriellen COM-Port an Ihrem PC. Sie benötigen hierfür ggf. einen 9-auf-25-Pol-Adapter.

Falls Sie Logic Audio 3.6 oder neuer benutzen, können Sie den Unitor8 an der »Thru«-Buchse des Logic-Dongles anschließen.

•	Schalten Sie den Unitor8 ein.

•	Installieren Sie die mitgelieferten MME-Treiber und die Software Unitor8 Control auf Ihrem PC:


Treiberinstallation – Windows 95/98

•	Wählen Sie Menü »Start > Einstellungen > Systemsteuerung«, doppelklicken Sie dann »Hardware«

•	Klicken Sie auf »Weiter«

•	Nur bei Windows 98: Klicken Sie auf »Weiter«

•	Wählen Sie »Nein« an (der Unitor8 kann von Windows nicht automatisch gefunden werden). Klicken Sie dann auf »Weiter«

•	Wählen Sie »Audio-, Video- und Game-Controller« an und klicken Sie auf »Weiter«

•	Klicken Sie auf »Diskette...«

•	Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM ein, wählen Sie den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-Laufwerks an und bestätigen Sie mit »OK«.

Wenn ein Fehler angezeigt wird, wählen Sie mit »Durchsuchen…« erneut den Ordner an, in dem sich die Datei »UNITOR08.INF« befindet.

•	Jetzt wird der Treiber »emagic Unitor8 - MIDI, SMPTE, VITC, LTC« angeboten

•	Klicken Sie »OK« an.

Fertig. Der Treiber wird installiert.

Falls Sie mit Windows 95 arbeiten, erscheint möglicherweise eine Meldung, dass das Maximum von 11 Outputs überschritten ist und daher entsprechend weniger Outputs aktiviert wurden. Das liegt an einem Fehler in Windows 95. Bei mehr als 11 angemeldeten MIDI Output Ports kann es bei Starten von Windows, Öffnen des Kontrollfelds »Multimedia« oder Starten von MIDI-Anwendungen zu Abstürzen kommen. Dieser  Fehler ist mit Windows 98 beseitigt und tritt auf Windows NT und Windows 2000 nicht auf. Sie können die Anzahl der aktivierten MIDI Outs des Unitor8-Treibers nachträglich verändern (s.u.)

•	Um Unitor8 Control zu installieren, starten Sie das Setup-Programm und folgen den Anweisungen.


Treiberinstallation – Windows 2000

Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf Windows 2000 Beta 3. Möglicherweise sind einige Details in der endgültigen Version von Windows 2000 anders (Stand Juli 1999).

•	Wählen Sie Menü »Start > Einstellungen > Systemsteuerung«, doppelklicken Sie dann »Hardware«

•	Klicken Sie auf »Weiter«

•	Gehen Sie sicher, dass »Hinzufügen...« ausgewählt ist und klicken Sie dann auf »Weiter«. Windows 2000 sucht nach Plug and Play-Geräten. Da der Unitor8 kein solches Gerät ist, gelangen Sie in die Seite »Wählen Sie ein Hardware-Gerät«.

•	Wählen Sie »Neues Gerät hinzufügen« und klicken Sie auf »Weiter«.

•	Wählen Sie »Nein, ich will die Hardware in einer Liste auswählen« und klicken Sie auf »Weiter«

•	Wählen Sie »Audio-, Video- und Game-Controller« an und klicken Sie auf »Weiter«

•	Klicken Sie auf »Diskette...«

•	Legen Sie die mitgelieferte CD ein, klicken Sie auf »Durchsuchen...«, wählen Sie den Pfad auf der mitgelieferten CD-Laufwerks an, auf der sich die Datei »OEMSETUP.INF« befindet, und bestätigen Sie mit »OK«.

•	Im Dialog »Digitale Signatur nicht gefunden« klicken Sie auf »Ja«

•	Der Treiber »emagic Unitor8 - MIDI, SMPTE, VITC, LTC« sollte jetzt angezeigt werden.

•	Gehen Sie sicher, dass dieser Treibername ausgewählt ist, und klicken Sie auf »Weiter«

•	Im Dialog »Hardware-Installation starten« klicken Sie auf »Weiter«

•	Im Dialog »Digitale Signatur nicht gefunden« klicken Sie wieder auf »Ja«

•	Der Dialog »Settings« erscheint. Falls Sie mehr als einen Unitor8 haben, ändern Sie die Anzahl der MIDI-Ein- und -Ausgänge entsprechend (8 pro Unitor8-Einheit). Klicken Sie dann auf »OK«.

•	Klicken Sie auf »Fertig«

•	Im Dialog »Systemeinstellungen geändert« klicken Sie auf »Ja«, um den Computer neu zu starten.

•	Fertig - der Treiber ist installiert.


Kaskadierung über COM-Port (Windows)

Aufgrund eines Fehlers in Windows 95 ist eine Kaskadierung mit dieser Betriebssystemversion nicht sinnvoll möglich, da es beim Anmelden von mehr als 11 MIDI-Ports zum Absturz kommt. Sie sollten auf Windows 98 umsteigen, wo dieser Fehler behoben ist.

Falls Sie mehrere Unitor8-Einheiten installieren wollen, verbinden Sie den ersten Unitor8 mit dem zweiten über das RS-422-Kabel, den zweiten mit dem dritten dann über das RS-232-Kabel, den dritten mit dem vierten wiederum über das RS-422-Kabel und so weiter. Sie können auf diese Weise bis zu acht Unitor8-Einheiten installieren.

Jetzt muss noch dem Treiber mitgeteilt werden, dass mehr als 8 Ports vorhanden sind. Siehe Abschnitt »Inputs – Number« und Abschnitt »Outputs – Number«.

Die Installation ist damit schon erledigt. Schalten Sie jetzt Ihre(n) Unitor8, Ihre MIDI-Geräte, Ihre Bandmaschine und/oder Ihren Videorecorder sowie Ihren Computer ein und starten Sie Unitor8 Control oder Ihre Sequenzer-Software.


Konfiguration des Windows-Treibers

Der Treiber wird bei der Installation für einen Unitor8 konfiguriert. Falls Sie mehrere Unitor8 angeschlossen haben oder etwas anderes ändern wollen, gehen Sie wie folgt vor:

•	Windows 95/98

	•	Wählen Sie Menü »Start > Einstellungen > Systemsteuerung«
	•	Doppelklicken Sie das Kontrollfeld »System«
	•	Wählen Sie die Seite »Geräte-Manager« an.
	•	Doppelklicken Sie »Audio-, Video- und Game-Controller«.
	•	Doppelklicken Sie»emagic Unitor8 - MIDI, SMPTE, VITC, LTC«.
	•	Wählen Sie Register »Settings« an.
•	Windows 2000

	•	Wählen Sie Menü »Start > Einstellungen > Systemsteuerung«
	•	Doppelklicken Sie das Kontrollfeld »Klänge und Multimedia«
	•	Wählen Sie die Seite »Eigenschaften« an.
	•	Doppelklicken Sie »MIDI-Geräte und -Instrumente«
	•	Doppelklicken Sie »emagic Unitor8«
	•	Klicken Sie auf »Einstellungen...«
Inputs – Number

Inputs – Port

Inputs – Title

Allow port messages (F5 xx) on Port 1

Outputs – Number

Outputs – Port

Outputs – Title

Enable Port 0 (send to all)

Serial port


Inputs – Number

Definiert die Anzahl der im PC verfügbaren Eingänge des Unitor8.

Aufgrund eines Fehlers in Windows 95 (s.o., »Hinweis«) kann es erforderlich sein, diese Anzahl auf weniger als 8 zu begrenzen.


Inputs – Port

Dieser Parameter ist z.Zt. im Windows NT/2000-Treiber nicht verfügbar.

Hier wählen Sie einen Port an, um ihn im Feld rechts zu benennen.


Inputs – Title

Dieser Parameter ist z.Zt. im Windows NT/2000-Treiber nicht verfügbar.

Hier können Sie den Namen des unter »Inputs – Port« angewählten Eingangs-Ports ändern.

SoundDiver 2.0.6 und älter kannte diese Option des Unitor8-Treibers noch nicht und ist davon ausgegangen, dass alle Unitor8-Ports das Wort »Unitor« enthalten. Wenn Sie hier das Word »Unitor« entfernen, funktioniert SoundDiver womöglich nicht mehr korrekt. Sie sollten in diesem Fall auf SoundDiver 2.0.7 oder neuer aktualisieren. Diese Version (ebenso wie Logic Audio 4.0 oder neuer) erkennt die Unitor8-Ports auf elegantere Weise.


Allow port messages (F5 xx) on Port 1

Wenn eingeschaltet, leitet der Treiber alle ankommenden MIDI-Nachrichten nicht nur an den entsprechenden Input-Port, sondern zusätzlich an den Input Port 1, zusammen mit sogenannten »Cable Messages«. Das Format ist mit dem MotU MIDI Time Piece kompatibel. Auf diese Weise können ankommende Daten von allen Unitor8-Ports verarbeitet werden, auch wenn nicht alle angemeldet sind. Allerdings geht dadurch eine Unterscheidungsmöglichkeit der Input Ports verloren, es sei denn die Software wertet die Cable Messages aus.

Diese Einstellung sollte nur mit MIDI-Software verwendet werden, die dieses Format auch versteht (von Emagic gibt es z.Zt. keine solche Software). Ansonsten kommen alle MIDI-Daten doppelt an: einmal auf Port 1 und einmal auf dem Port, auf dem die Daten tatsächlich angekommen sind.

Alternativ können Sie die MIDI-Software so konfigurieren, dass die nur Input Port 1 des Unitor8 öffnet.


Outputs – Number

definiert die Anzahl der im PC verfügbaren Ausgänge des Unitor8.

Aufgrund eines Fehlers in Windows 95 kann es erforderlich sein, diese Anzahl auf weniger als 8 zu begrenzen.


Outputs – Port

Dieser Parameter ist z.Zt. im Windows NT/2000-Treiber nicht verfügbar.

Hier wählen Sie einen Port an, um ihn im Feld rechts zu benennen.


Outputs – Title

Dieser Parameter ist z.Zt. im Windows NT/2000-Treiber nicht verfügbar.

Hier können Sie den Namen des unter »Outputs – Port« angewählten Ausgangs-Ports ändern.

SoundDiver 2.0.6 und älter kannte diese Option des Unitor8-Treibers noch nicht und ist davon ausgegangen, dass alle Unitor8-Ports das Wort »Unitor« enthalten. Wenn Sie hier das Word »Unitor« entfernen, funktioniert SoundDiver womöglich nicht mehr korrekt. Sie sollten in diesem Fall auf SoundDiver 2.0.7 oder neuer aktualisieren. Diese Version (ebenso wie Logic Audio 4.0 oder neuer) erkennt die Unitor8-Ports auf eine andere Weise.


Enable Port 0 (send to all)

Wenn eingeschaltet, wird ein zusätzlicher Port angelegt. Wenn Anwendungen auf diesem Port senden, werden die Nachrichten auf allen Ausgängen aller angeschlossenen Unitor8 gesendet. Dies entspricht »Cable 0« beim MIDI Time Piece.

Der Unitor8 sendet Realtime-Nachrichten grundsätzlich auf allen Ports (außer es ist ein entsprechender Filter gesetzt). Daher ist es nicht erforderlich, diesen Port nur für diesen Zweck zu aktivieren.


Serial port

Dieser Parameter ist z.Zt. im Windows NT/2000-Treiber nicht verfügbar.

Zeigt den seriellen Port an, an dem der Treiber zuerst nach dem Unitor8 sucht. Nachdem der Unitor8 gefunden wurde, wird der gefundene Port hier eingetragen. Eine Änderung dieses Parameters ist nur erforderlich, wenn der Suchvorgang an anderen seriellen Ports angeschlossene Geräte durcheinander bringt.


Treiber aktualisieren

Wenn Sie von Emagic eine neue Version des Treibers erhalten, öffnen Sie das Register »Treiber« (siehe Konfiguration des Treibers) und klicken Sie auf »Anderer Treiber…«. Wählen Sie jetzt wie oben beschrieben durch Klick auf »Diskette…« den Treiber aus.


Unitor8 an zwei Computern gleichzeitig

Sie können den Unitor8 gleichzeitig an zwei Computern anschließen.

Dies bedeutet aber nicht, dass beide Computer parallel auf die MIDI-Ports zugreifen können.

Es hängt von Computer-Anschlussvarianten an beiden Enden der Verkettung ab, ob Sie eine gerade oder ungerade Anzahl vernetzter Unitor8 benötigen:

Computer 1	Computer 2	mögliche Anzahl Unitor8
PC (RS-232)	PC (RS-232)	2, 4, 6, 8
PC (RS-232)	Mac (RS-422)	1, 3, 5, 7
Mac (RS-422)	PC (RS-232)	1, 3, 5, 7
Mac (RS-422)	Mac (RS-422)	2, 4, 6, 8
Der USB-Anschluss kann hierbei nicht benutzt werden.

Dabei wird nur einer der beiden Rechner als Steuercomputer für den Computer Mode erkannt – und zwar der Rechner, der zuerst eine MIDI-Nachricht an den Unitor8 sendet. Der zweite Computer kann dann MIDI-Nachrichten mit dem Steuercomputer austauschen, als ob er an zusätzliche MIDI-Ports angeschlossen wäre:

Anzahl Unitor8  	Zweiter Computer empfängt MIDI-Nachrichten auf Port

1               	0 (Alle), 9..64

2               	0 (Alle), 17..64

3               	0 (Alle), 25..64

4               	0 (Alle), 33..64

5               	0 (Alle), 41..64

6               	0 (Alle), 49..64

7               	0 (Alle), 57..64

8               	0 (Alle)

Wenn der zweite Computer zum Steuercomputer werden soll, drücken Sie die Panic/Patch-Taste länger als 3 Sekunden und senden anschließend eine MIDI-Nachricht vom gewünschten Steuercomputer.

Bitte beachten Sie, dass die auf dem zweiten Computer laufende Software MIDI Thru ausgeschaltet haben muss. Ansonsten können MIDI-Schleifen auftreten, die das gesamte System lahmlegen.


Scan

Die beim Scan ermittelten Software-Versionen werden in den Speziellen Parametern angezeigt. Als MIDI-Port wird immer der des Ausgangs 1 des ersten Unitor8 verwendet.

Nachträgliche Änderungen können jederzeit in der Geräte-Parameterbox erfolgen.


MIDI

Das Unitor8-Modul sendet (soweit möglich) alle Nachrichten in der MTP-kompatiblen Form. Nur wenn eine Option so nicht erreichbar ist, werden Unitor8-spezifische Kommandos verwendet.


SysEx Kommunikationsfehler

Nun ist also etwas schiefgelaufen. Die häufigsten Fehler finden Sie hier zusammengetragen:

•	Der MIDI-Out Port ist nicht korrekt: Stellen Sie den richtigen Port ein oder benützen Sie die Scan-Funktion.

•	Keine MIDI-Kabelverbindung: Überprüfen Sie die verwendeten Kabel sowie die korrekte Installation bzw. Verkabelung.

•	Der Unitor8 ist nicht eingeschaltet oder nicht für Nachrichten vom Computer aufnahmebereit: schalten Sie alle angeschlossenen Unitor8 aus und wieder ein.


Geräte-Parameterbox

Parameterspalte

Auf der linken Seite des Geräte-Fensters sehen Sie die Parameterspalte, die Sie im Optionen-Menü ein- / ausblenden können. Hier werden die bis zu acht angeschlossenen Unitor8-Einheiten sowie ihre jeweilige Betriebssystem-Version angezeigt – mehrere Unitor8-Einheiten werden von Unitor8 Control wie ein einziges Gerät behandelt: Wenn Sie zum Beispiel acht Unitor8-Einheiten am Modem-Port angeschlossen haben, erkennt Unitor8 Control diese acht Einheiten als das Gerät "Unitor8 Modem".

Der Panic-Button dient bei hängenden MIDI-Noten zum Senden eines "All Notes Off"-Befehls gefolgt von diskreten Note Off-Befehlen auf aller Noten und hat die gleiche Funktion wie das Drücken des Panic/Patch-Tasters auf der Frontplatte des Unitor8 selbst. Mit dem Hilfe-Button gelangen Sie zur Online-Hilfe von Unitor8 Control, die Sie auch durch den Befehl "Fenster > Hilfe öffnen" starten können.

Wenn Sie mit mehreren Unitor8 arbeiten und vor dem Start von Unitor8 Control vergessen haben, eines dieser Geräte einzuschalten, können Sie durch Klicken auf das "Unit"-Feld (in den speziellen Parametern) den Scan-Vorgang wiederholen.


Verarbeitung von Realtime-Nachrichten

Der Unitor8 verarbeitet Realtime-Nachrichten auf besondere Weise, und zwar unabhängig davon, ob ein Patch oder der Computer Mode aktiv ist.

 	Mit "Realtime-Nachrichten" sind in diesem Zusammenhang folgende gemeint:

	F8	MIDI Clock (zählt die Clock um eine 1/24 Note weiter)
	FA	Start (startet den Song am Beginn)
	FB	Continue (startet die Wiedergabe an der aktuellen Position)
	FC	Stop (stoppt die Wiedergabe)
	F2 xx xx	Song Position Pointer (setzt eine neue Position im Song)
Es werden immer nur die Realtime-Nachrichten eines einzigen MIDI In weitergeleitet. Realtime-Nachrichten, die an den anderen MIDI Ins zur gleichen Zeit ankommen, werden ignoriert.

Zweck der Sonderbehandlung ist sicherzustellen, dass die Realtime-Nachrichten von mehr als einem MIDI In sich nicht vermischen können, denn dies würde unweigerlich zum Chaos führen.

Ein wichtiger Begriff ist hier der "Clockmaster". Das ist ein bestimmter MIDI In des Unitor8.

•	Weitergeleitete Realtime-Nachrichten werden immer an den Computer und alle MIDI Outs weitergeleitet (es sei denn, sie sind im Computer bzw. Patch Mode Setup ausgefiltert).

•	Nachdem der Unitor8 eingeschaltet wurde, wird MIDI Clock vorerst nicht weitergeleitet (da noch kein Clockmaster bestimmt wurde).

•	Der MIDI In, der zuerst eine "Start"-Nachricht (FA, s.o.) erhält, wird Clockmaster. Bis auf weiteres werden nur die Realtime-Nachrichten dieses Eingangs weitergeleitet.

•	Empfängt der Clockmaster eine "Stop"-Nachricht (FC, s.o.), darf jeder andere MIDI In Clockmaster werden, indem er eine "Start"-Nachricht erhält.

•	Bis ein neuer Clockmaster gefunden wird, leitet der alte Clockmaster Realtime-Nachrichten weiter. Das ist wichtig für manche Sequenzer-Programme, die bei externer Synchronisation auch im gestoppten Zustand weiterhin MIDI Clock erhalten müssen.

•	Die Möglichkeit, den Clockmaster zu wechseln, wird wieder aufgehoben, wenn der bisherige Clockmaster die "Start"- oder "Continue"-Nachricht erhält.


Geräte-Fenster

Sie sehen nun das Geräte-Fenster (Sie können dieses Fenster auch "manuell" über den Befehl "Geräte-Fenster öffnen" im Fenster-Menü öffnen).

Das Geräte-Fenster ist die "Haupt-Ebene" von Unitor8 Control und verwaltet neben Computer Mode Setup, Patch Mode Setup und Click Input Setup, zu denen wir später kommen, die 32 im Unitor8 speicherbaren MIDI Port-Konfigurationen (Patches), die später über Program Change-Befehle abgerufen werden können.

•	Durch Anklicken eines der Patches wird dieses sofort aktiv, dabei schalten alle Unitor8 in den Patch Mode, falls sie vorher im Computer Mode waren.

•	Durch Anklicken des Computer Mode Setups schalten alle Unitor8 in den Computer Mode

•	Durch Anklicken des Patch mode Setups schalten alle Unitor8 in den Patch Mode und aktivieren das zuletzt aktive Patch

•	Beim Anklicken des Click Input Setup oder Global Setup ändert sich der Modus nicht.

Parameterspalte


Patches

32 Speicherplätze für Patches.


Patch

Patch Editor

Hier legen Sie fest, welche(r) MIDI-Eingangsport(s) auf welche(n) MIDI-Ausgangsport(s) gelegt ist.

Zur Erinnerung: Diese Patches gelten nur für den Betrieb des Unitor8 im Patch Mode, also ohne angeschlossenen Computer – etwa im Live-Einsatz auf der Bühne. Bei angeschlossenem Computer übernimmt diese Aufgabe Ihre Sequenzer-Software bzw. OMS.

Sie sehen nun eine Matrix mit den verfügbaren MIDI-Eingangsports als Zeilen und den MIDI-Ausgangsports als Spalten. Wenn Sie "nur" einen Unitor8 angeschlossen haben, sehen Sie damit eine Matrix mit acht Zeilen und acht Spalten – also eine 8x8-Matrix (bei MT4: zwei Zeilen und vier Spalten, also eine 2x4-Matrix).

Bei mehreren angeschlossenen Unitor8-Einheiten werden die Eingangsports der verschiedenen Einheiten parallel geschaltet bzw. "gemerged" – die Zahl der Zeilen erhöht sich daher nicht. Wohl aber die Zahl der Ausgangsports, respektive die der Spalten: Bei zwei angeschlossenen Unitor8 sehen Sie eine 8x16-Matrix, bei drei Unitoren eine 8x24-Matrix und so weiter.

Connection


Connection

Verbindung herstellen

Verbindung lösen

Die Verbindung eines MIDI-Eingangsports mit einem MIDI-Ausgangsport gestaltet sich nun denkbar einfach: Klicken Sie einfach mit der Maus auf das Feld in der Matrix, das zum gewünschten MIDI Ein- und Ausgangsport gehört.

Um MIDI-Eingangsport 3 mit MIDI-Ausgangsport 7 zu verbinden,  klicken Sie in das Feld "dritte Zeile/siebte Spalte". Ein Punkt in diesem Feld zeigt nun die bestehende Verbindung an.

Um eine Verbindung zu lösen, klicken Sie das entsprechende Feld noch einmal an: Die Verbindung wird gelöst und der Punkt verschwindet.

Alle gesetzten oder gelösten Verbindungen  sind sofort aktiv.

Realtime-Nachrichten werden unabhängig von den gesetzten Verbindungen besonders behandelt. Näheres hierzu finden Sie in Abschnitt "Verarbeitung von Realtime-Nachrichten".

Port-Einstellungen kopieren


Port-Einstellungen kopieren

Wenn Sie die Verbindungen eines Ausgangsports auf einen anderen Ausgangsport kopieren wollen, halten Sie S gedrückt und ziehen Sie mit der Maus die entsprechende  "Ausgangsspalte" auf die "Zielspalte".

Das "Spalten-Verschieben" per "Shift Click-Drag and Drop" funktioniert auch im Input Filter/Output Filter-Editor (in Patch Mode Setup/Computer Mode Setup), sowie in Patch Mode Setup/Computer Mode Setup zum Kopieren von Gesamt-Einstellungen zwischen verschiedenen Unitor8.

Verbindungen prüfen


Verbindungen prüfen

Falls Sie bei einer großen Zahl von Verbindungen den Überblick zu verlieren drohen und wissen möchten, mit welchen MIDI-Ausgangsports ein bestimmter MIDI-Eingangsport verbunden ist, klicken Sie einfach auf das Icon des entsprechenden Eingangsports: Sie sehen nun den gewählten Eingangsport und alle damit verbundenen Ausgangsports rot unterlegt, sowie alle "Kabelverbindungen" in Klartext. Umgekehrt können Sie auf auf das Symbol eines Ausgangsports klicken, um Klarheit über die damit verbundenen Eingangsports zu erhalten.

Patch benennen


Patch benennen

Name

Sie können dem fertig editierten Patch nun einen Namen geben, mit dem Sie es später klar identifizieren können – z.B. den Titel eines Songs, bei dem es verwendet werden soll. Klicken Sie dazu im Editor in das Feld "Name" und tippen Sie den Namen ein. Oder wählen Sie im Geräte-Fenster die Funktion "Umbenennen" im Eintrag-Menü.

Der Name wird nicht im Unitor8, sondern in SoundDiver gespeichert. Er geht daher verloren, wenn Sie ein Patch in SoundDiver löschen und wieder vom Unitor8 anfordern. Er geht allerdings nicht verloren, wenn Sie ein bereits bekanntes Patch erneut anfordern.


Computer Mode Setup

Computer Mode Setup Editor

Die Einstellmöglichkeiten im Computer Mode Setup sind weitestgehend identisch mit denen im Patch Mode Setup. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie hier auch Timecode (LTC und VITC) schreiben (oder "stripen") können. Dies ist dann notwendig, wenn Sie später zu einem Band synchronisieren wollen, das noch keinen Timecode enthält.

Außerdem fehlt hier die Möglichkeit, den MIDI-Eingangsport und -Kanal für Program Change-Befehle einzustellen, da diese nur zum Umschalten der Patches im Patch Mode benötigt werden.


Patch Mode Setup

Patch Mode Setup Editor

Im Patch Mode Setup bestimmen Sie das Synchronisationsverhalten des Unitor8 im Patch Mode, das Verhalten gegenüber bestimmten MIDI-Befehlstypen, sowie den MIDI-Port und -Kanal, auf dem Program Change-Befehle empfangen werden.

Wenn Sie mehrere Unitor8 angeschlossen haben, sehen Sie für jeden Unitor8 eine eigene Spalte – Sie können also jeden Unitor8 individuell einstellen. Im folgenden beschränken wir uns auf das Einstellen eines einzigen Unitor8 – für weitere Geräte erfolgt die Bedienung selbstverständlich analog.


SMPTE Mode

VITC/LTC

Wählen Sie zunächst im Flipmenü "SMPTE Mode" die Art des Timecodes, den der Unitor8 empfangen oder auch generieren soll. Sie haben die Wahl zwischen LTC-SMPTE, LTC-EBU und VITC. Wenn Sie den Menüpunkt "OFF" wählen, sind die Synchronisations-Funktionen des Unitor8 deaktiviert, und alle diesbezüglichen Parameter verschwinden.


LTC

Longitudinal Time Code

LTC (Longitudinal Time Code) wird als hörbares Audiosignal auf einer Tonspur aufgezeichnet und das bei weitem gebräuchlichste Synchronisations-Verfahren. Der Unterschied zwischen LTC-SMPTE (SMPTE = Society of Motion Picture and Television Engineers) und LTC-EBU (European Broadcasting Union) besteht im wesentlichen darin, dass in Europa praktisch ausschließlich mit 25 Bildern pro Sekunde gearbeitet wird – wenn Sie LTC-EBU wählen, wird daher im Format-Menü automatisch "25" eingestellt.


VITC

Vertical Interval Time Code

VITC (Vertical Interval Time Code) wird in den ersten, auf einem gewöhnlichen Bildschirm nicht sichtbaren Zeilen eines Videosignals geschrieben und demnach nur mit Videorecordern nutzbar. Der große Vorteil des VITC gegenüber dem LTC besteht darin, dass er im Standbildbetrieb ausgelesen werden kann.


Refresh

Wenn Sie die Refresh-Option aktivieren, gibt der Unitor8 am Timecode-Ausgang (LTC oder VITC) einen "frisch" generierten Timecode aus, der genau dem ankommenden Timecode entspricht. Das ist dann sinnvoll, wenn Sie neben dem Unitor8 weitere Geräte zu diesem Timecode synchronisieren wollen, dieser aber z.B. durch mehrmaliges Kopieren zu stark verschliffen ist und daher von den anderen Geräten nicht mehr sauber ausgelesen werden kann.

Sie können in der Timecode-Einblendung auf dem Monitor die Qualität des ankommenden Timecodes an der Darstellung im Timecode erkennen: Bei "gutem" Timecode sind die Sekunden und Frames durch einen Doppelpunkt, bei "schlechtem" Timecode durch einen einfachen Punkt getrennt.


Frame Rate

Format

Wählen Sie nun im Flipmenü "Format" die Frame-Rate des Timecodes. Sie sollten diesen Wert nur ändern, wenn Sie genau wissen, was Sie tun.

Neu seit Firmware 1.2.1:

•	29.97 fps no drop

•	30.00 fps drop

Nähere Erläuterungen:

Die Frame-Rate (Bildwiederholungsrate) gibt die Anzahl der (Voll-)Bilder pro Sekunde an. Leider variiert je nach Land, Norm und Branche die Anzahl der Bilder pro Sekunde.

Es gibt folgende Formate:

•	24 fps

•	25 fps

•	30 fps

•	29.97 fps drop frame.

Gelegentlich trifft man noch auf das Format

•	29.97 fps non-drop.

Theoretisch denkbar, aber mehr als exotisch und keinesfalls empfehlenswert ist das Format

•	30.00 fps drop frame.

24 fps

In der Filmbranche sind 24 Frames/sec üblich.

25 fps

In Europa wird entsprechend der Fernsehnorm vorwiegend eine Frame-Rate von 25 Frames/sec benutzt. Das Farbfernseh-System hat glücklicherweise die gleiche ganzzahlige Bildwechselfrequenz und bereitet deshalb keine zusätzlichen Probleme. Streng genommen ist es nicht korrekt, dieses Format als SMPTE-Code zu bezeichnen, richtig ist vielmehr der Begriff EBU-Time-Code. EBU ist die Abkürzung für "European Broadcasting Union". Da sich aber - von der Frame-Rate abgesehen - die Handhabung nicht unterscheidet, wird der Einfachheit halber oft der Begriff "SMPTE" für alle Frame-Raten verwendet.

In den USA und manchen anderen Ländern kommen die verschiedenen Frame-Raten um 30 herum zur Anwendung:

30.00 fps non-drop

Im amerikanischen Schwarz-Weiß-Fernsehen sind es genau 30 Frames pro Sekunde. Dementsprechend wird hier das Format 30 Frames/sec verwendet. Dabei werden die Bilder von 0 bis 29 gezählt, dann kommt die nächste Sekunde.

29.97 fps non-drop

Seit der Einführung des Farbfernsehens in den USA beträgt die Bildwechselfrequenz dort 29,97 Hz. Das entsprechende Format heißt 29,97 Frames/sec. Auch bei diesem Format werden die Bilder von 0 bis 29 gezählt. Dies führt allerdings dazu, dass eine SMPTE-Minute nicht mehr exakt mit einer realen Minute übereinstimmt, sondern ein wenig zu lang ist. Mit anderen Worten: nach genau einer echten Minute zeigt die SMPTE-Position etwas weniger als eine Minute an. Aber in vielen Bereichen stört dies nicht weiter, deshalb ist dieses Format durchaus gebräuchlich.

29.97 fps drop

Um die Abweichung von der richtigen Stunde zu korrigieren, wurde alternativ der sogenannte "29.97 Drop-Frame"-Code eingeführt. Dies ist formal ein 30-Frame-Code mit der Frequenz 29,97 Hertz, genau wie im obigen Abschnitt beschrieben. Aber die Nummerierung der Bilder wurde zusätzlich verändert: bei jeder vollen Minute überspringt man beim Zählen 2 Bilder ("Frames"): zum Beispiel nach dem Bild mit der Adresse "0 Minuten, 59 Sekunden und 29 Bilder" nennt man das darauf folgende Bild "1 Minute, 0 Sekunden und 2 Bilder". Man sagt, es wurden 2 Bilder beim Zählen weggelassen (drop). Das Timecode-Format heißt entsprechend "29.97 Frames/sec drop Frame", im Gegensatz zu den anderen non-drop Formaten.

Beachten Sie, dass auch beim drop-Format die echten Video-Bilder wunderbar nacheinander ohne Sprünge abgespielt werden, der abgespielte Film sieht also ganz normal aus und hat keine Sprünge. Lediglich die Benennung bzw. die Zählweise ändert sich.  In der Praxis ist das einfacher als es sich anhört. Man darf sich nur nicht darüber wundern, wenn sich bestimmte Positionen nicht einstellen lassen (z.B. statt 00:03:00:00 erscheint dann 00:03:00:02). Aber bei diesem Format ist eine echte Stunde genauso lang wie eine SMPTE-Stunde.

Anmerkung: Leider gibt es in der Praxis eine Unschärfe, die das Thema noch komplizierter macht. Gelegentlich sieht man die Formatangabe "30 drop". Damit ist praktisch immer "29.97 fps drop frame" gemeint, in einer etwas faulen Schreibweise. Theoretisch ist zwar auch "30.00 fps drop frame" denkbar, aber dieses Format macht keinen Sinn, da bei exakt 30,00 Hertz es nichts zu korrigieren gibt. Es sollte deshalb auch keinen Grund geben, die komplizierte Zählweise des "drop"-Formates anzuwenden.

Synchronisation

Es ist sehr wichtig, bei allen synchronisierten Geräten die korrekte und einheitliche Frame-Rate einzustellen, sonst laufen Geräte auseinander oder starten gleich gar nicht ein. Man muss immer sehr genau zwischen Drop-Frame und Non-Drop Frame-Raten unterscheiden. Wenn Digital-Audio im Spiel ist, wird auch die Unterscheidung zwischen 29.97 und 30.00 sehr wichtig, da Sample-Frequenz und Frame-Rate in einem fest definierten Verhältnis stehen müssen.


Video Thru

Dieser Schalter ist neu seit Firmware 1.2.1.

•	Ausgeschaltet: am Video Out wird das Testbild mit dem Burn In Window gezeigt, welches den ankommenden LTC zeigt.

•	Eingeschaltet: es wird das am Video In anliegende Signal mit dem Burn In Window gemischt. Dieser Modus ist sinnvoll, wenn Sie ein Videoband benutzen, auf dem der Time Code als LTC auf der Audiospur gespeichert ist.


Read Line

VITC Read line

Falls Sie zu VITC synchronisieren wollen, stellen Sie im Flipmenü "VITC Read Line" die Zeilen ein, in denen der VITC geschrieben ist. Wenn Sie diese Zeilen nicht genau kennen, wählen Sie den Eintrag "Scan". Der Unitor8 scannt dann das Videosignal und stellt die richtige Zeile automatisch ein.

Zum Lesen oder Schreiben eines VITC wird prinzipiell nur eine Bildzeile benötigt. Die zweite Zeile dient sozusagen als "Backup"-Zeile, hat also genau den gleichen Inhalt wie die erste Zeile. Die zweite Zeile wird beim Lesen im "Normalfall" ignoriert. Erst wenn der Synchronizer – in diesem Fall der Unitor8 – die erste Zeile nicht auslesen kann, versucht er es mit der zweiten. Zwischen beiden Zeilen muss mindestens eine Zeile Abstand bestehen. Unitor8 Control lässt daher eine "falsche" Eingabe nicht zu.)


Freewheeling

VITC Freewheel

LTC Freewheel

Stellen Sie nun den Freewheeling-Wert ein. Hiermit legen Sie fest, wie lange der Unitor8 bei ausfallendem oder unlesbarem Timecode weiter nach interner Referenz synchronisiert – also sozusagen im "Freilauf" – um sich bei wieder lesbarem Timecode wieder einzulocken. Die Einstellung des Freewheeling-Werts stellt immer einen Kompromiss dar: Bei kurzen Werten (oder ausgeschaltetem Freewheeling) steigt der Unitor8 schnell (bzw. sofort) aus der Synchronisation aus, wenn der ankommende Timecode schlecht lesbar ist. Bei längeren Werten kann dies vermieden werden, allerdings läuft der Unitor8 in diesem Fall natürlich auch dann um den eingestellten Wert weiter, wenn der Timecode "absichtlich" ausfällt – nämlich beim Anhalten des Master-Bandes. Es gilt also: Wählen Sie den Freewheeling-Wert so klein wie möglich und so groß wie nötig. Der richtige Kompromiss hängt dabei von der Qualität des vorhandenen Timecodes ab.


Timecode-Anzeige

Video Mode

Video Border

Burn-in Window

Burn-in Window Horizontal Position

X

Burn-in Window Vertical Position

Y

Burn-in Window Settings

Burn-in Window Size

Burn-in Window Color

Video mode, Border, Video TC Display, X, Y, Size und Color dienen zur Einblendung (Burn-In) des Timecode-Wertes in das Videobild. Wählen Sie zunächst die Video-Norm ihres Video-Recorders (PAL, NTSC oder Auto). In Europa werden Sie in aller Regel mit PAL-Geräten arbeiten, in Amerika mit NTSC – im Zweifelsfall lassen Sie den Video Mode-Parameter einfach auf "Auto" stehen, damit der Unitor8 die richtige Norm automatisch erkennt. Die übrigen Parameter dienen zum Variieren der Position, Größe und Farbe der eingeblendeten Timecode-Anzeige.


Send Full Frame Message

Mit dem Flipmenü "Full Frame Message" bestimmen Sie, wie oft die gesamte Timecode-Information zusätzlich in einer speziellen SysEx Message übertragen wird. Üblicherweise wird MTC in Form von sogenannten Quarter Frame Messages übertragen, die jeweils nur einen Teil der Timecode-Information enthalten. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle werden Sie also die Einstellung "off" beibehalten.

Manche Software (z.B. ProTools) benötigt jedoch für volle Funktionsfähigkeit die zusätzliche Übertragung der Full Frame Message. Wenn Sie mit solcher Software arbeiten, sehen Sie in deren Handbuch nach, wie oft (also nach wie vielen Frames) die Full Frame Message übertragen werden muss.


Enable MTC Output

Hier bestimmen Sie, auf welchen MIDI-Ausgangsports der ankommende Timecode (LTC oder VITC) ausgegeben werden soll. Im Computer Mode Setup wird MTC auch während des SMPTE Striping auf diesen Ausgängen ausgegeben.

Um die MIDI-Leitungen nicht unnötig zu belasten, sollten Sie nur die wirklich notwendigen Ports anwählen.


Datenfilter

Mute Input

Mute Output

Die "Input Filter"- bzw. "Output Filter"-Parametergruppen dürften sich eigentlich von selbst erklären: Hier können Sie bestimmte MIDI-Befehlstypen (MTC, SysEx, Active Sensing, Tune Request, Realtime, System Reset, Song Select) für jeden MIDI-Eingangs- bzw. Ausgangs-Port des Unitor8 separat ausfiltern.


Patch Select

Program Change

Mit "Program Change" schließlich bestimmen Sie den MIDI-Eingangsport und Kanal, auf dem der Unitor8 Program Change-Befehle zum Umschalten zwischen verschiedenen Patches empfangen soll. Sie sollten sinnvollerweise hier den Port wählen, an dem Ihr Master-Keyboard angeschlossen ist bzw. den Kanal, auf dem Ihr Master-Keyboard Program Change-Befehle sendet. Falls Sie diese Funktion nicht verwenden wollen, sollten Sie den "On"-Schalter deaktivieren.


Stripe

Start/Stop Striping

Siehe Stripe LTC bzw. Stripe VITC


LTC schreiben

Stripe LTC

Zum Stripen von LTC verbinden Sie – sofern noch nicht geschehen – den LTC-Ausgang des Unitor8 mit dem Eingang einer Tonspur auf Ihrer Bandmaschine. Wählen Sie die richtige Frame Rate im Flipmenü "Format" – in aller Regel 25 Bilder pro Sekunde.

LTC Output


LTC Output

Legen Sie dann den Pegel fest, mit dem der LTC ausgegeben werden soll. Falls Sie mit dem werksseitig voreingestellten Wert von -6 dBu (das sind -10 VU bei einem Referenzpegel von +4 dBu) Probleme haben, experimentieren Sie mit verschiedenen Pegeln. Die Einstellung des LTC-Pegels stellt einen Kompromiss dar: Einerseits soll er hoch genug sein, um zuverlässig ausgelesen werden zu können, andererseits soll das Übersprechen möglichst gering gehalten werden. Es gilt also: Stellen Sie den LTC-Pegel so hoch wie nötig und so gering wie möglich ein.

Startzeit


Startzeit

Stripe Start Clock

Stellen Sie nun die Start-Zeit des Timecodes ein. Die Start-Zeit können Sie frei wählen – sie sollten dabei allerdings "Nulldurchgänge", also den Übergang von 23:59:59:24 auf 00:00:00:00 auf der Timecode-Spur vermeiden, da hier in einigen Fällen Probleme entstehen können. Außerdem sollten Sie Timecode-Sprünge, etwa durch Stripen eines neuen Timecodes auf ein bereits mit Timecode versehenes Band, unbedingt vermeiden.

Striping starten (LTC)


Striping starten (LTC)

Starten Sie nun die Aufnahme an Ihrer Bandmaschine und drücken Sie den Stripe-Button. Beachten Sie dabei, dass Sie vor und nach dem eigentlichen Programm genügend Timecode aufspielen – wenn Sie zum Beispiel vor dem Programmbeginn zu wenig Timecode aufgespielt haben, kann sich der Synchronizer (hier der Unitor8) nicht schnell genug einlocken. Idealerweise bespielen Sie das gesamte Band mit einem durchgehenden Timecode und lassen vor dem Programmbeginn etwa eine Minute "Luft".

Bei einem analogen Mehrspurband benutzen Sie zum Stripen von LTC am besten eine Randspur – einerseits aus Gründen der Übersichtlichkeit, andererseits sind  die Randspuren aufgrund leichter Flatterbewegungen des Bandes von etwas geringerer Audioqualität, die aber für LTC vollkommen ausreicht, und schließlich reduziert sich so das Übersprechen des LTC auf nur eine Nachbarspur. Bei digitalen Mehrspurmaschinen oder HD-Recordern mit Ihrer hohen Audioqualität sind die letztgenannten Gründe natürlich zu vernachlässigen.


VITC schreiben

Stripe VITC

Zum Schreiben von VITC verbinden Sie den S-Video-Ausgang des  Unitor8 mit dem S-Video-Eingang Ihres Videorecorders (wenn Ihr Videorecorder nicht über einen S-Video-Eingang verfügt, besorgen Sie sich bei einem Fachhändler den notwendigen Adapter. Im Anhang ist die Belegung der relevanten Pins angegeben).

VITC Zeilen festlegen


VITC Zeilen festlegen

VITC Write line

Legen Sie die Bildzeilen fest, in die der VITC geschrieben werden soll. Im allgemeinen sind die werksseitig eingestellten Zeilen 12 und 14 zu empfehlen. Hinsichtlich des Einstellens der Start-Zeit, Timecode-Sprünge etc. gelten analog die im Abschnitt "LTC schreiben" genannten Hinweise.

VITC Striping = Video kopieren


VITC Striping = Video kopieren

Bevor Sie nun den VITC auf ein Videoband spielen, denken Sie daran, dass VITC ein Bestandteil des eigentlichen Bildsignals ist und daher nur zusammen mit dem Bild selbst aufgespielt werden kann. Wenn Sie also ein bereits bespieltes Videoband nachträglich mit VITC stripen wollen, bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, eine Kopie dieses Bands mit zusätzlich aufgespieltem VITC anzufertigen.

Dazu verbinden Sie den S-Video-Ausgang des Zuspiel-Videorecorders mit dem S-Video-Eingang des Unitor8 sowie den S-Video-Ausgang des Unitor8 mit dem S-Video-Eingang des Aufnahme-Videorecorders.

Striping starten (VITC)


Stripe Thru

Striping starten (VITC)

Starten Sie dann den VITC-Generator des Unitor8 ("Stripe Thru"), die Wiedergabe des Zuspielrecorders und die Aufnahme am Aufnahmerecorder. Der Unitor8 "mischt" nun das Bildsignal des Zuspielrecorders mit den generierten VITC-Zeilen und gibt das Ergebnis an den Aufnahmerecorder weiter.

Stripe Thru + Burn In

Stripe Test


Stripe Test

Wenn Sie mit der "Stripe Test"-Funktion VITC schreiben, liegt am S-Video-Ausgang des Unitor8 dagegen lediglich ein Testbild mit Timecode-Einblendung und VITC an. Das am der S-Video In Buchse anliegende Signal wird in diesem Fall nicht verwendet.

Stripe Thru

Stripe Thru + Burn In


Stripe Thru + Burn In

Manchmal ist es erwünscht, beim Kopieren eines Videobandes auf die Kopie nicht nur den VITC-Code, sondern auch das Burn In Window zu schreiben. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche "Stripe Thru + Burn In" statt "Stripe Thru".

Beachten Sie, dass in diesem Modus aus Performance-Gründen kein Feedback in der Start Time-Anzeige erfolgt (der Unitor8 ist mit Schreiben von VITC und Burn In Window bereits genug ausgelastet).

(Diese Funktion ist neu seit Unitor8 Control 1.0.6 bzw. Unitor8 Modul Release 2.)


Click Input Setup

Click Input Setup Editor

Hier legen Sie fest, was der Unitor8 mit einem am Click-Eingang anliegenden Signal anfängt – dieses Signal kann entweder ein ganz "normales" Audio-Signal oder auch ein von einem Fußpedal erzeugtes Signal sein.

Der Unitor8 unterscheidet dabei zwischen dem Signal an der Spitze (Tip) und dem Signal am Ring einer Stereo- oder 3-pol-Klinkenbuchse. (Wenn Ihr Fußpedal nur einen Monoklinkenstecker besitzt, ist der Ring-Eingang ohne Funktion.) Sie können für beide Signale verschiedene Funktionen festlegen. Beide Signale können gleichzeitig verwendet werden.

Jedes dieser Signale ist wiederum in vier Phasen unterteilt. Am Beispiel eines Fußschalters sind das:

•	Drücken das Schalters (Phase 1)

•	Loslassen des Schalters (Phase 2)

•	erneutes Drücken des Schalters (Phase 3)

•	erneutes Loslassen des Schalters (Phase 4)

Danach beginnt wieder Phase 1 und so weiter. Sie können nun bei jeder dieser Phasen einen separaten MIDI-Befehl einstellen, der gesendet werden soll.

Auf den ersten Blick werden Sie sich vielleicht fragen, warum denn nicht zwei Phasen – Drücken und Loslassen – genügen. Die vier Phasen sind aber sehr sinnvoll. Sie können zum Beispiel beim ersten Drücken des Pedals einen Startbefehl an den Sequenzer senden, beim zweiten Drücken jedoch einen Stop-Befehl. Dazu wählen Sie für Phase 1 das MIDI-Byte "Start" und für Phase 3 das MIDI-Byte "Stop" (# of MIDI-Bytes = 1). Phase 2 und 4 sind ohne Funktion (# of MIDI Bytes = 0).

Es gibt zwei Arten von Fußschaltern; die einen erzeugen beim Drücken einen Kurzschluss zwischen Tip und Masse ("Schließer"), die anderen heben beim Drücken den Kurzschluss auf ("Öffner"). Der Unitor8 erkennt beim Einschalten, welche Art Fußschalter angeschlossen ist. Deshalb sollte ein Fußschalter vor dem Einschalten des Unitor8 angeschlossen, und während des Einschaltens nicht gedrückt werden.


Mode

Phase Mode

Im Flipmenü "Mode" können Sie zunächst zwischen den Einstellungen "MIDI" und "Panic" wählen.

MIDI

 	Erlaubt das Senden von bis zu 7 MIDI-Bytes. Siehe Phase MIDI Byte.

Panic

 	Der Unitor8 sendet einen All Notes Off-Befehl gefolgt von diskreten Note Off-Befehlen an allen Kanälen und Ausgängen, um hängende Noten sicher abzuschalten. Dabei ist sichergestellt, dass der normale Betrieb so wenig wie möglich beeinflusst wird.

Neu ab Unitor8 Version 1.27:

P Down

 	Falls der Unitor8 sich im Patch Mode befindet, schaltet er zum vorherigen Patch. Wenn Patch 1 angewählt war, wird Patch 32 angewählt.

P Up

 	Falls der Unitor8 sich im Patch Mode befindet, schaltet er zum nächsten Patch. Wenn Patch 32 angewählt war, wird Patch 1 angewählt.

Beim Umschalten des Patches mit "P Down" oder "P Up" wird die Nummer des neu angewählten Patches eine Sekunde lang mit den LEDs im Roland-Oktal-System angezeigt:

Patch	oktal	LEDs (* = an, - = aus)
----------------------------------------

1	11	*------- *-------
2	12	*------- **------
3	13	*------- ***-----
...

8	18	*------- ********
9	11	**------ *-------
10	12	**------ **------
11	13	**------ ***-----
...

16	18	**------ ********
...

25	13	****---- *-------
...

32	18	****---- ********
Während dieser Anzeige sind die MIDI-Verbindungen des neu angewählten Patches aber bereits aktiv, so dass Sie Ihre Keyboards sofort spielen können.

Number of MIDI Bytes


Number of MIDI Bytes

Phase MIDI Byte

Wenn Sie den Menü-Eintrag "MIDI" wählen, können Sie einen völlig beliebigen MIDI-Befehl senden. Stellen Sie dazu zunächst die Länge des MIDI-Befehls ein ("# of MIDI Bytes") und dann die entsprechenden MIDI Bytes selbst (maximal 7). Im Computer Mode werden die MIDI-Befehle nur an den Computer gesendet, im Patch Mode werden sie so verarbeitet, als ob sie vom Input 1 kommen würden. Bitte beachten Sie, dass der Input Filter hierbei nicht beachtet wird, und dass die Sonderbehandlung von Realtime-Nachrichten hier genauso gilt (siehe Abschnitt "Verarbeitung von Realtime-Nachrichten").

Wie Sie sich vorstellen können, sind die Funktions-Möglichkeiten des Click-Inputs schier unbegrenzt. Neben der Panic-Funktion können Sie zum Beispiel Start- und Stop-Befehle an Ihren Sequenzer schicken; oder Sie lassen einen MIDI-Befehl generieren, den Sie an Logics Tempo-Interpreter weiterleiten (schlagen Sie dazu auch im Logic-Handbuch nach) – sie können dann durch "Tappen" mit dem Fußschalter oder durch ein perkussives Audio-Signal (z.B. eine Bassdrum) die das Tempo von Logic steuern. Aber wie gesagt: Die Möglichkeiten sind praktisch nur durch Ihre Phantasie begrenzt.

Wenn Sie die Panic-Funktion nutzen wollen, achten Sie darauf, dass Sie diese Funktion auch für Phase 3 eingestellt haben – sonst funktioniert´s beim zweiten Versuch nicht mehr!


Input Mode

Unitor8 Version 1.2.0 und neuer:

An den Tip der Click-Eingang-Buchse können Sie wahlweise einen Fußschalter anschließen oder ein Audio-Signal anlegen. Wählen Sie die entsprechende Signalquelle mit diesem Parameter.

Sie können einfach einen Mono-Klinkenstecker verwenden.

Unitor8 mit älteren Versionen als 1.2.0:

An den Ring der Click-Eingang-Buchse können Sie wahlweise einen Fußschalter anschließen oder ein Audio-Signal anlegen. Wählen Sie die entsprechende Signalquelle mit diesem Parameter.

Um die Verbindung mit dem Ring herzustellen, benötigen Sie einen Adapter, der auf der einen Seite einen 6,3mm-Stereo-Klinkenstecker und auf der anderen zwei 6,3mm-Mono-Klinkenstecker hat. Sie erhalten solche Adapter bei Ihrem Fachhändler. Sie werden oft für die Einschleifung von Effektgeräten in Kanalzügen in Mischpulten ("Insertkabel") benötigt.


Analog Hold Off

Wenn Sie für den Tip- (Unitor8 1.1.x: Ring-) Eingang den Typ "Signal" gewählt haben, können Sie mit dem Schieberegler "Analog Hold Off" die Trägheit des Click-Eingangs einstellen. Nachdem ein Trigger-Impuls erkannt wurde, lässt der Unitor8 die hier eingestellte Zeit verstreichen, bevor er das Signal wieder auf Trigger-Impulse hin untersucht. So können "falsche" Eingaben vermieden werden, z.B. eine abrupte Tempoänderung durch einen schnellen Doppelschlag der Bass-Drum.


Global Setup

Global Setup Editor

Hier legen Sie globale Einstellungen des Unitor8 fest.

In/Out LED Brightness

RS-232/422 LED Brightness


In/Out LED Brightness

Legt die Helligkeit (bzw. Leuchtdauer) der MIDI-In- und MIDI-Out-LEDs fest. Bei Stellung "Off" leuchten die LEDs gar nicht.

Wenn Sie es als störend empfinden, dass die MIDI-In-LEDs ständig blinken, weil ein Gerät angeschlossen ist, das Active Sense sendet, sollten Sie diesen Parameter auf 1 oder "Off" stellen.


RS-232/422 LED Brightness

Legt die Helligkeit (bzw. Leuchtdauer) der "Connection"-LEDs (also "RS 232", "RS 422" und "USB") fest. Bei Stellung "Off" leuchten die LEDs gar nicht.


Mehrere Unitor8 an mehreren Computer-Ports

Wie wir schon erwähnt haben, betrachtet Unitor8 Control alle an einem Computer-Port angeschlossenen Unitor8 als ein »virtuelles Gerät«, so dass Sie bis zu acht Unitor8 gleichzeitig editieren können.

Da an einem seriellen oder USB-Port jedoch nur maximal acht Unitor8 angeschlossen werden können, müssen Sie weitere Geräte an einem anderen Port anschließen.

Unitor8 Control kann mehrere virtuelle Geräte verwalten, nur ist das nicht so offensichtlich wie in SoundDiver, da das dortige Setup-Fenster hier fehlt.

•	Um das aktuelle virtuelle Gerät (also den Computer Port) umzuschalten, wählen Sie »Nächstes Gerät« oder »Vorheriges Gerät« im Optionen-Menü des Geräte-Fensters-Fensters an. Anhand des Computer-Ports in der Parameterspalte (siehe Abschnitt »Parameterspalte« ab Seite 43) können Sie erkennen, um welchen Port es sich handelt.

Falls nicht alle Ports anwählbar sind, an denen Unitor8 angeschlossen sind, hat Unitor8 Control diese beim Scannen nicht gefunden. In diesem Fall muss der Scan-Vorgang wiederholt werden. Hierzu muss Unitor8 Control beendet, die Datei »Unitor8 Control Preferences» im Preferences-Ordner des Systemordners gelöscht und Unitor8 Control wieder gestartet werden. Beachten Sie insbesondere Abschnitt »Der erste Programmstart« ab Seite 39, v.a. was die Kommunikations-Voreinstellungen angeht.

•	Um Daten zwischen den Unitor8 eines Stranges zu denen eines anderen Stranges zu kopieren, verwenden Sie vor bzw. nach der oben beschriebenen Umschaltung die Menüpunkte »Bearbeiten > Kopieren« bzw. »Bearbeiten > Einfügen«.

•	Sie können auch für jeden Computer-Port ein Geräte-Fenster öffnen:

	•	deaktivieren Sie den »Window Link«-Schalter in der linken oberen Ecke
	•	öffnen Sie ein weiteres Geräte-Fenster mit C3
	•	deaktivieren Sie auch hier den »Window Link«-Schalter
	•	Wählen Sie das gewünschte virtuelle Gerät für das zweite Fenster an (s.o.)
	•	Durch einfaches Aktivieren des jeweiligen Geräte-Fenster wird auch auf den jeweiligen Port umgeschaltet
	•	Sie können auch Daten mit Drag-and-Drop zwischen den Fenstern austauschen.


Wordclock-Synchronisation

Für perfekte Synchronisation mit digitalen Aufzeichnungsgeräten wie HD-Recordern ist neben der "herkömmlichen" SMPTE-Synchronisation auch die Synchronisation des digitalen Datenflusses – oder vereinfachend ausgedrückt: der Sampling-Rate – erforderlich. Hierzu benötigen Sie normalerweise ein Wordclock-Interface, das einen schwankenden SMPTE-Timecode in entsprechend schwankende Wordclock-Informationen umsetzt, damit die Wiedergabegeschwindigkeit des HD-Recorders der des Masters folgen kann.

Obwohl der Unitor8 keine speziellen Wordclock-Anschlussbuchsen besitzt, benötigen Sie nicht unbedingt ein zusätzliches spezielles Wordclock-Interface: In Verbindung mit dem Audiowerk8 ist echter kontinuierlicher Sync im Bereich von 30 kHz bis 52 kHz möglich. Zur Synchronisation weiterer digitaler Audio-Geräte (z.B. ProTools) verbinden Sie einfach den Digital-Ausgang der Audiowerk8 mit dem Digitaleingang Ihres ProTools-Systems und stellen dort den Sync Mode auf "digital".

Natürlich können Sie sich auch für ein externes Wordclock-Interface entscheiden. Aber vergleichen Sie den Preis für ein solches Interface mit dem Preis einer Audiowerk8 und bedenken Sie, dass Sie mit der Audiowerk8 sozusagen als Zugabe noch einen HD-Recorder mit acht Einzelausgängen gratis bekommen (wir hoffen, dass Sie uns die Werbung an dieser Stelle verzeihen).


Pinbelegung des S-Video Steckers

Der Unitor8 verwendet lediglich einen Pin der S-Video Buchse: Pin 3 (Luminanz). Alle anderen Pins werden nicht ausgewertet und sind intern durchgeschleift. Per Adapter können praktisch alle anderen Steckerformen angeschlossen werden. Bei einem Adapter muss also Pin 3 des Mini DIN Steckers verbunden werden mit der Seele des Cinch-Steckers oder (bei SCART-Steckern) einem Pin namens "Video In" bzw. "Video Out" – je nachdem, ob es sich um den Adapter für den Eingang oder Ausgang handelt. Statt "Video" könnte der Pin bei deutschen Geräten auch die Bezeichnung "FBAS" haben (FBAS steht für "Farbbild-Abtastsignal").


Firmware-Update

Update

Aktualisierung

Aktualisieren

Mit Unitor8 Control 1.0.5 (or SoundDiver 2.0.5) oder neuer können Sie die Firmware des Unitor8 aktualisieren, indem Sie ein Standard MIDI File importieren. Wählen Sie die Datei einfach mit "Datei > Öffnen...".

Um auf Version 1.2.5 zu aktualisieren, wählen Sie die Datei "Uni8_125.mid".

Unterschiede zum einfachen Abspielen des Standard MIDI Files mit einer Sequenzer-Software:

• Alle an einem seriellen Port angeschlossenen Unitor8 werden auf einmal aktualisiert. Durch Abspielen des Standard MIDI File wird nur die Firmware des ersten Unitor8 aktualisiert.

• Durch Verwendung von Handshaking-Kommunikation geht der Aktualisierungsvorgang schneller vonstatten.

• Eventuelle Fehlermeldungen, die vom Unitor8 während des Aktualisierungsvorgangs gesendet werden, erscheinen auf dem Bildschirm.

Aufgrund eines Fehlers im EPROM können Unitor8 mit Seriennummern bis einschließlich #980501166 nicht von einem PC aus aktualisiert werden. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Emagic. Unitor8 mit Seriennummer #980501167 oder höher haben dieses Problem nicht.


Version

Hier eine Übersicht der verschiedenen Firmware-Versionen des Unitor8:

1.14 - Beta-Version

 	EEPROM kann nicht aktualisiert werden! Sie müssen den EPROM zuerst durch Version 1.20 austauschen.

1.20 - Erste öffentliche Version

 	EEPROM kann aktualisiert werden, aber es gibt Probleme beim Aktualisieren über RS-232. Sie benötigen Unitor8 Control 1.0.6 und einen speziellen Stecker. Siehe die Daten "Unitor8 1.20 RS-232 Update D".

1.21

Beseitigte Fehler:

*	EEPROM-Update über RS-232 funktioniert jetzt ohne den Spezialstecker.

1.22 ... 1.25

nicht öffentlich

1.26

Neue Funktionen:

*	alle 6 Frame-Raten können geschrieben werden

*	Der Video-Eingang kann mit dem Burn-in Window gemischt werden (Video Thru)

1.27 ... 1.28

nicht öffentlich

1.29

Neue Funktionen:

*	Neue Modi für Click Input. Siehe Phase Mode.

Beseitigte Fehler:

*	Clockmaster wurde nicht aktiviert, wenn ein Gerät nur Continue statt Start sendet.

*	Wenn mehrere Unitor8 an einem PC angeschlossen sind, konnten beim Senden langer SysEx-Messages Bytes verloren gehen.

Sie können die neueste Version ohne Öffnen des Gehäuses in den Unitor8 laden. Siehe Firmware-Update.


AMT

Active MIDI Transmission


COM

COMmunication Port


EBU

European Broadcasting Union


EEPROM

Electrically Erasable Programmable ROM

Der Unitor8 hat einen EEPROM, der die 32 Patches, das Computer Mode Setup, das Patch Mode Setup, das Click Input Setup und Firmware-Updates enthält.

Sie können den EEPROM löschen, indem Sie bei gehaltener Shift-Taste auf die Schaltfläche "Panic" in der "Spezielle Parameter"-Box klicken.


EPROM

Erasable Programmable ROM

Enthält die Grundversion der Firmware. Ein Austausch des EPROM ist nur in Ausnahmefällen nötig. Siehe Firmware-Update.


FBAS

Farbbild-Abtastsignal


Firmware

Das Betriebssystem des Unitor8. Es ist auf einem EPROM gespeichert, kann aber durch Beschreiben des EEPROMs aktualisiert werden.


HDR

Hard Disk Recorder


LED

Light Emitting Diode


MacOS

Macintosh Operating System


MME

Multimedia Extension


MotU

Mark of the Unicorn


MTC

MIDI Time Code


MTP

MIDI Time Piece


NTSC

National Television Standard Code


OMS

Open Music System / Opcode MIDI System

Für weitere Details setzen Sie sich bitte mit Opcode Inc. (www.opcode.com)  in Verbindung.


PAL

Phase Alternating Line


PC

Personal Computer


ROM

Read Only Memory


SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers


SysEx

System Exclusive


TV

Television


USB

Universal Serial Bus


VCR

Video Cassette Recorder


VTR

Video Tape Recorder